<script>
	export default {
		mounted() {
			/**官网有很多关于关于sdk 其他的监听方法（比如：有新的消息，用户资料更新等等）
			 * 详情可对照： https://imsdk-1252463788.file.myqcloud.com/IM_DOC/Web/SDK.html
			 * 监听的含义：服务端发生了数据变更---前端全局可以接收到变更通知--前端就可以自动触发某个事件来更新相应数据
			 * */
			// 登录成功后会触发 SDK_READY 事件，该事件触发后，可正常使用 SDK 接口
			this.tim.on(this.$TIM.EVENT.SDK_READY, this.onReadyStateUpdate, this);
			// 收到新消息
			this.tim.on(this.$TIM.EVENT.MESSAGE_RECEIVED, this.onReceiveMessage);
			// 会话列表更新
			this.tim.on(this.$TIM.EVENT.CONVERSATION_LIST_UPDATED, event => {
				this.$store.commit("updateConversationList", event.data);
			});
		},
		methods: {
			onReadyStateUpdate({
				name
			}) {
				const isSDKReady = name === this.$TIM.EVENT.SDK_READY ? true : false;
				// 自动监听并更新 sdk 的ready 状态 （未登录是 notReady  登录后是ready）
				this.$store.commit("toggleIsSDKReady", isSDKReady);
				//sdk ready 后  肯定完成了登录操作    这里可以获取用户存储在im的基础信息/离线消息/黑名单列表
			},

			onReceiveMessage({
				data: messageList
			}) {
				// this.handleAt(messageList);
				this.$store.commit("pushCurrentMessageList", messageList);
			}
		},
		onLaunch: function() {
			console.log('App Launch')
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import "uview-ui/index.scss";
</style>
