-- 更新用户密码为BCrypt加密后的值
-- 密码 "123" 的BCrypt加密值（示例，每次运行会不同，但都能验证）
-- 请运行 PasswordGenerator 工具类生成新的加密密码

-- 方法1: 使用以下SQL（密码是 "123" 的BCrypt加密值）
UPDATE user SET password = '$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy' WHERE username = 'fbs';

-- 方法2: 如果是管理员账号，确保user_role为1
UPDATE user SET password = '$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy', user_role = 1 WHERE username = 'fbs';

-- 验证密码是否正确
-- SELECT username, password FROM user WHERE username = 'fbs';

