-- 修复用户状态：将所有 status 为 NULL 的用户设置为 1（正常状态）
-- 执行此 SQL 后，之前注册的用户就可以正常登录了

UPDATE `user` SET `status` = 1 WHERE `status` IS NULL;

-- 验证更新结果
SELECT `user_id`, `username`, `status` FROM `user` WHERE `status` IS NULL;





